Reservisten der Bundeswehr: Verband sieht genug Freiwillige

Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg (CDU), erwartet einen starken Zustrom von Freiwilligen zur Bundeswehr, hält eine Wehrpflicht aber für nötig. „Wir reden von aufwachsenden bis zu rund 40.000 Freiwilligen, die wir aus über 600.000 Männern und Frauen eines Jahrgangs gewinnen müssen. Ich wette, die kriegen wir“, sagte Sensburg dem RND. Nur für die Reserve werde das dauerhaft nicht reichen. Darum werde es „ohne Wiedereinsetzung der Wehrpflicht nicht gehen“, so Sensburg. (ZDFheute)

Foto (c) Patrick Sensburg

The post Reservisten der Bundeswehr: Verband sieht genug Freiwillige first appeared on Presseportal Magdeburg.