Gold erreicht neues Rekordhoch

Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der Preis für eine Feinunze stieg zeitweise auf mehr als 4.400 US-Dollar. Das sind fast 70 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Experten führen den Anstieg auf geo- und handelspolitische Risiken wie Kriege und Zölle zurück. Außerdem gab es eine starke Nachfrage von Zentralbanken und Investoren. Gold gilt als sichere Geldanlage. (MDR Aktuell)

Symbolfoto Goldbestand (c) Deutsche Börse / Jörg Baumann

The post Gold erreicht neues Rekordhoch first appeared on Presseportal Magdeburg.