3.500 Dollar für eine Feinunze: Goldpreis steigt auf Rekordhoch

Der Goldpreis ist an den internationalen Finanzmärkten auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Dienstagmorgen kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erstmals in der Geschichte 3.500 US-Dollar. Das ist ein Plus von mehr als zwei Prozent im Vergleich zum Vorabend. Ein Grund für die jüngsten Gewinne ist eine neue Attacke von US-Präsident Donald Trump auf US-Notenbankchef Jerome Powell. Trump forderte abermals eine Zinssenkung von der Fed und bezeichnete Powell als „Mr. Zu Spät“ sowie einen „großen Loser“. (ZDFheute)

Symbolfoto Goldbestand (c) Deutsche Börse / Jörg Baumann

The post 3.500 Dollar für eine Feinunze: Goldpreis steigt auf Rekordhoch first appeared on Presseportal Magdeburg.