Sichere Anlage: Gold kostet mehr als 3.800 Dollar

Der Goldpreis hat seine Rekordrally zum Wochenstart fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.809 US-Dollar an. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf bisher rund 45 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen. In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis fast 130 Prozent angezogen. Der Anstieg beim Edelmetall ist in diesem Jahr bislang stärker als beim Bitcoin oder im Dax. (ZDFheute)

Symbolfoto Goldbestand (c) Deutsche Börse / Jörg Baumann

The post Sichere Anlage: Gold kostet mehr als 3.800 Dollar first appeared on Presseportal Magdeburg.