Knapp 4.200 Dollar je Feinunze: Goldpreis erreicht nächsten Rekord

Der Goldpreis ist am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kostete das Edelmetall 4.186,68 Dollar je Feinunze. Angetrieben wurde die Rally von Spekulationen über weitere US-Zinssenkungen und Sorgen im Handelsstreit zwischen den USA und China. „Der Shutdown der US-Regierung und die taubenhaften Äußerungen von (US-Notenbankchef) Jerome Powell haben dem Goldpreis die jüngsten Gründe für einen beschleunigten Anstieg geliefert“, sagte Analyst Matt Simpson vom Finanzdienstleister StoneX. (ZDFheute)

Symbolfoto Goldbestand (c) Deutsche Börse / Jörg Baumann

The post Knapp 4.200 Dollar je Feinunze: Goldpreis erreicht nächsten Rekord first appeared on Presseportal Magdeburg.