Aussicht auf sinkende Zinsen: Goldpreis erreicht Rekordhoch

Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA hat den Goldpreis auf ein Rekordhoch getrieben. Am Montag wurde die Feinunze an der Börse in London bei 3.719,95 US-Dollar gehandelt und war damit so teuer wie noch nie. Im Vergleich zum Freitag hat sich das Edelmetall um etwa 34 Dollar verteuert. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für Gold ein Rekordhoch, bei 3.166,98 Euro. Mitte des Monats hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen bis Jahresende in Aussicht gestellt. (ZDFheute)

Symbolfoto Goldbestand (c) Deutsche Börse / Jörg Baumann

The post Aussicht auf sinkende Zinsen: Goldpreis erreicht Rekordhoch first appeared on Presseportal Magdeburg.